NAME            MUSTEST
DESCRIPTION     'MicroScroll Tester, Kraig Brockschmidt'
EXETYPE         WINDOWS
STUB            'WINSTUB.EXE'
CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE        2048
STACKSIZE       4096
EXPORTS         MusTestWndProc   @1
